-122˚ -121˚ 36˚

36.5˚

37˚

37.5˚

1

1

2

3

CISN Peak Velocity Map (in cm/s) Epicenter: 3 mi S of Hollister, CA

Tue Jan 7, 2003 02:29:26 PM PST M 4.3 N36.81 W121.39 ID:40139808

PROCESSED: Fri Jan 24, 2003 09:09:35 AM PST, -- NOT REVIEWED BY HUMAN

0 10 20 30 km