-124˚ -123˚ 40˚

40.5˚

41˚

41.5˚

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

CISN 0.3 s Pseudo-Acceleration Spectra (%g) Epicenter: 121 km WNW of Ferndale, CA

Fri Aug 15, 2003 02:22:12 AM PDT M 5.1 N40.98 W125.60 ID:40145641

PROCESSED: Fri Aug 15, 2003 09:21:59 AM PDT, -- NOT REVIEWED BY HUMAN NOTE: These are automated maps based on instrumental response spectra, and may not be appropriate for comparison with design spectral values.

0 10 20 30 km