0.3

CISN Peak Accel. Map (in %g) Epicenter: 33 km WNW of Petrolia, CA

Mon Aug 25, 2003 07:29:55 PM PDT M 4.4 N40.45 W124.65 ID:40145893

PROCESSED: Tue Aug 26, 2003 09:29:08 AM PDT, -- NOT REVIEWED BY HUMAN

-124˚ -123˚

40˚

40.5˚

41˚

0 10 20 30 km