0.4

0.4

0.4

0.8

1.2

TriNet Peak Velocity Map (in cm/s) Epicenter: 5.3 mi SE of San Clemente Is. (SE tip), CA

Thu Aug 16, 2001 11:04:32 AM PDT M 4.4 N32.74 W118.27 ID:9695397

PROCESSED: Thu Nov 1, 2001 03:03:21 PM PST, -- NOT REVIEWED BY HUMAN

CDMG

-119˚ -118˚ 32˚

32.5˚

33˚

33.5˚

0 10 20 30 km