-117˚ -116˚

33˚

33.5˚

34˚

8

8

16

24

TriNet Peak Accel. Map (in %g) Epicenter: 9.4 mi ESE of Anza, CA

Tue Oct 30, 2001 11:56:16 PM PST M 5.1 N33.50 W116.52 ID:9718013

PROCESSED: Fri Dec 7, 2001 04:05:12 PM PST, -- NOT REVIEWED BY HUMAN

CDMG

0 10 20 30 km