-119˚ -118˚

34˚

34.5˚

35˚

0.4

0.4

0.8

0.8

1.2

TriNet Peak Velocity Map (in cm/s) Epicenter: 6 mi. NNE of Simi Valley, CA

Mon Jan 28, 2002 09:53:28 PM PST M 4.2 N34.36 W118.67 ID:9753485

PROCESSED: Tue Jan 29, 2002 08:11:46 AM PST, -- NOT REVIEWED BY HUMAN

CDMG

0 10 20 30 km