-119˚ -118˚ -117˚

33.5˚

34˚

34.5˚

0.2

0.4

CGS/CISN 3.0 s Pseudo-Acceleration Spectra (%g) Epicenter: 2.9 mi NE of Yorba Linda, CA

Tue Sep 3, 2002 12:08:51 AM PDT M 4.6 N33.92 W117.76 ID:9818433

PROCESSED: Tue Nov 19, 2002 04:12:56 PM PST, -- NOT REVIEWED BY HUMAN NOTE: These are automated maps based on instrumental response spectra, and may not be appropriate for comparison with design spectral values.

0 10 20 30 km